Vorlesung Technische Anorganische Chemie Vorlage 20

7.3. Gläser 7.3.1. Allgemeines (Zusammensetzung, Struktur, Eigenschaften

Struktur klassischer Oxid-Gläser

Netzwerkbildner SiO_2, GeO_2, B_2O_3, P_2O_5, As_2O_3, Sb_2O_3 Netzwerkwandler Na, K, Ca, Ba Zwischenstellung Al, Mg, Pb, Be, Nb, Ta

Bestandteile oxidischer Gläser

Glassorte SiO_2 Al_2O_3 CaO Na_2O B_2O_3 MgO PbO Quarzglas 100 Pyrexglas 81 2 4 12 Fensterglas 72 1 10 14 2 Glasfasern 54 14 16 10 Bleiglas 67 6 17 Zusammensetzung technischer Gläser (in Gewichts-%)

Phasendiagramm des Systems Na_2O - CaO - SiO_2 (Temperaturangaben in^oC; Angaben X:Y:Z = Verhältnis Na_2O : CaO : SiO_2)