SS 2010 Symmetrie: Anwendungen in der Chemie Vorlage 2.12

2.4.3. Koordinationspolyeder, reguläre Polyeder

Platonische Körper (reguläre Polyeder)

Name Punkt- Anzahl der gruppe Seiten/Fl. Ecken Kanten Flächen a Tetraeder ¯43m 3 4 6 4 b Würfel m3m 4 8 12 6 c Oktaeder m3m 3 6 12 8 d Pentagondodekaeder - 5 20 30 12 e Ikosaeder - 3 12 30 20

Archimedische Körper (halbreguläre Polyeder)

Name Flächen Ecken a abgestumpftes Tetraeder 4 6-Ecke, 4 3-Ecke 12 b abgestumpftes Oktaeder 8 6-Ecke, 6 4-Ecke 24 c abgestumpftes Ikosaeder 20 6-Ecke, 12 Fünfecke 60 d abgestumpfter Würfel 6 8-Ecke, 8 3-Ecke 24 e abgestumpftes Dodekaeder 12 10-Ecke, 20 3-Ecke 60 f Rhombenkuboktaeder 18 4-Ecke, 8 3-Ecke 24 g Kuboktaeder 8 3-Ecke, 6 4-Ecke 12 h Ikosidodekaeder 20 3-Ecke, 12 5-Ecke 30 i abgeschrägter Würfel 32 3-Ecke, 6 4-Ecke 24 j abgeschrägtes Dodekaeder 80 3-Ecke, 12 5-Ecke 60 k abgestumpftes Kuboktaeder 6 8-Ecke, 8 6-Ecke, 12 4-Ecke 48 l abgestumpftes Ikosidodekaeder 12 10-Ecke, 20 6-Ecke, 30 4-Ecke 120 m Rhombenikosidodekaeder 12 5-Ecke, 20 3-Ecke, 30 4-Ecke 60 n archimedische Prismen 2 n-Ecke, n Vierecke 2n o archimedische Antiprismen 2 n-Ecke, 2n Dreiecke 2n a) abgest. Tetraeder

b) abges. Oktaeder c) abgest. Ikosaeder d) abgest. Würfel e) abgest. Dodekaeder f) Rhombenkuboktaeder

g) Kuboktaeder h) Ikosidodekaeder i) abgeschr. Würfel j) abgeschr. Dodekaeder k) abgest. Kuboktaeder

l) abgest. Ikosidodekaeder m) Rhombenikosidodekaeder n) und o) archimedische Prismen und Antiprismen