Anorganische Strukturchemie Vorlage 4.5

4.4. Ternäre Oxide AM_2O_4 (römische Zahlen = CN)

β-K^{IX,X}_2 S^{IV}O_4 K^{IX}_2 Ni^{VI}F_4 Sr^{VII}_2 Pb^{VI}O_4

Na^{VI}_2 S^{IV}O_4-V

(MgFe)^{VI}_2 Si^{IV}O_4 (s. Vorlage 4.5.)

Mg^{IV}Al^{VI}_2 O_4 (s. Vorlage 4.5.)

Strukturfelddiagramm AM_2O_4 Be^{IV}_2 Si^{IV}O_4 (Phenakit) Ba^{XII}Al^{IV}_2 O_4 Ca^{VIII}Fe^{VI}_2 O_4