Vorlesung Anorganische Pigmente Vorlage 9

3. Farbsehen und Farbmetrik (Forts.)

Definitionen:

Sättigung (Buntheit) c^∗ = √ a^{∗2} + b^{∗2} Bunttonwinkel: h = arctan^{b∗}_{a∗} Farbabstand: E^∗ = √ L^{∗2} + a^{∗2} + b^{∗2}

Lab-Farbraum

RAL-Design-System

RGB- und CMY-Farbsysteme