AC: Ausgewählte Kapitel SS 2002 Vorlage 2.2

3. Oxophosphate Übersicht, Systematik

allgem. H3POn, m=1 H4P2 On, m=2 Oligo-.. Meta-S. Mono-Säuren Di-Säuren Poly-Säuren m=∞ (m < ∞) Formel OS n Formel Name (Salze) n Formel Name(Salze) Formel Name(Salze)

+1 2 H3PO2 Phosphin-S. (Phosphinate) +2 4 H4P2 O4 Hypodiphosphon-S. (Hypodiphosphonate) Hm+2Pm O2m+1 +3 3 H3PO3 Phosphon-S. 5 H4P2 O5 Diphosphon-S. ..... HPO2 Metaphosphorige S. (Phosphonate) (Diphosphonate) Hm+2Pm O2m+2 +4 6 H4P2 O6 Hypodiphosphor-S. ..... HPO2 Metaphosphorige S. (Hypodiphosphate) Hm+2Pm O3m+1 +5 4 H3PO4 Phosphor-S. 7 H4P2 O7 Diphosphor-S. ..... HPO3 Metaphosphor-S. (Phosphate) (Diphosphate) (Metaphosphate) 8 H4P2 O8 Peroxodiphosphor-S.

Peroxo- (Peroxodiphosphate) 5 H3PO5 Peroxophosphor-S. (Peroxophosphate) Verb. 6 H3PO6 Diperoxophosphor-S. (Diperoxophosphate)

Di-Phosphorsäuren H_4P_2O_n

Voltäquivalentdiagramm für Phosphor (bei pH 0)