SS 2005 Pauling-Regeln Vorlage 3

Pauling-Regeln: Strukturen zur Bestätigung bzw. als Ausnahmen (Forts.) Pauling-Regel

ReO_3-Typ Rutil-Struktur NaCl verknüpfte Oktaeder

Spinell-Struktur)

NiAs-Typ Korund-Struktur Korund-Struktur