Oberseminar WS00/01 Bildgebende Verfahren Vorlage 0.2

Übersicht: Methoden und (Struktur)-Informationen

Methode Bindungstypelektronische Struktur

Elementaranalyse polykr. Textur

Oberflächenstruktur

Kristalldefekte

Lokale Struktur

Kristallstruktur

Elementarzelle, Raumgruppe amorph/kristallin Phasenbestimmung

Optische Mikroskopie 2 (2) (2) 2 2 Elektronenbeugung/mikroskopie 2 2 2 2 2 2 2 2 Röntgenbeugung (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 Neutronenbeugung 2 2 2 (2) (2) NMR/ESR-Spektroskopie (2) (2) (2) (2) 2 (2) IR/Raman-Spektroskopie (2) (2) 2 2 2 UV/VIS-Spektroskopie 2 2 (2) (2) 2 Elektronenspektroskopie

(ESCA, XPS. UPS, AES, EELS) 2 2 2 2 (2) 2 Röntgenspektroskopie

(XRF, AEFS, EXAFS) (2) (2) 2 2 (2) 2 Mößbauer-Spektroskopie (2) (2) 2

?? gas flüssig fest

Zusammensetzung

Identifi- IR, Raman zierung von UV/VIS Substanzen Mikrowellen NMR MAS-NMR (’Fingerprint’) UPS MS MS/SIMS Pulver-Diffraktometrie Mikroskopie , Elektronenmikroskopie AFM/STM Thermoanalyse (TG/DTA/DSC) funktionelle IR, Raman Gruppen UV/VIS NMR MAS-NMR Mößbauer MS MS/SIMS

Statische Molekül/FK-Struktur

Symmetrie IR, Raman Mikrowellen NMR MAS-NMR NQR Elektronenbeugung Röntgenbeugung Neutronenbeugung EXAFS Geometrie Mikrowellen LC-NMR (Abstände, Elektronenbeugung EXAFS Winkel) Einkr.-Beugung (Röntgen , Neutronen ) Elektronen- UV/VIS

struktur UPS XPS UPS, XPS ESR Mößbauer Einkr.-Beugung (Röntgen , Neutronen )

Dynam.

Schwin- IR, Raman gungen, NMR MAS-NMR Phononen inelast. Neutronenstreuung

... physikalische und chemische Eigenschaften: div. Methoden

: in den meisten Labors/Instituten verfügbar; : in einigen Instituten verfügbar; : in wenigen Instituen verfügbar; : teure Spezialausrüstung erforderlich.