WS 09/10 Chemie der Nichtmetalle Vorlage 2.2

2. Wasserstoff (H) 2.1. Element H_2O D_2O T_2O Dichte bei 25^oC [gcm^{−3}] 0.99701 1.1044 1.2138 Temp. des Dichtemaximums [^oC] 4.0 11.2 13.4 Schmelzpunkt [^oC] 0 3.81 4.48 Siedepunkt [^oC] 100 101.42 101.51 pk-Wert bei 25^oC 14.0 14.869 15.215

physikalische Konstanten von leichtem, schwerem und superschwerem H_2O

2.2. Verbindungen (Übersicht)

Übersicht über die Wasserstoffverbindungen der Elemente

Alkalimetall-Hydride: NaCl-Struktur

Erdalkalimetall-Hydride: HT-Phasen: Fluorid- Struktur (CaF_2) MgH_2: Rutil-Struktur

Strukturen der ionischen und metallischen Hydride (→ Metalle)

kovalente Hydride s. bei den jeweiligen Elementen (→ Nichtmetalle)