Seminar zum LA-AGP Vorlage 6

II. Quantitative Analysen

2. Gravimetrie Substanz- Fällungs- Wäge- Glüh/Trocknungsklasse form form Temperatur [^∘C] Hydroxide Fe(OH)_3 Fe_2O_3 800-900 Al(OH)_3 Al_2O_3 1200 Sulfate BaSO_4 BaSO_4 unterhalb SrSO_4 SrSO_4 Rotglut Chromate PbCrO_4 PbCrO_4 Phosphate MgNH_4PO_4 · 6 H_2O Mg_2P_2O_7 900 Halogenide AgCl AgCl 130 AgBr AgBr org. Komplexe Ni(DADO)_2 Ni(DADO)_2 120 Fällungs- und Wägeformen für verschiedene gravimetrische Bestimmungen

3. Maßanalyse 3.1. Neutralisationen Indikator pH- pH des Um- Farbe im/am Bereich schlagspunkts Sauren Umschlagspunkt Alkalischen Methylorange 3.0 - 4.4 4.0 rot orange gelb Bromkresolgrün 3.8 - 5.4 4.7 gelb grün blau p-Nitrophenol 5.0 - 7.0 6.0 farblos hellgelb gelb Lackmus 5.0 - 8.0 6.8 rot blaurot blau Bromthymolblau 6.0 - 7.6 7.1 gelb blau grün Phenolphthalein 8.2 - 10.0 8.4 farblos rosa rot Thymolphthalein 9.3 - 10.5 10.0 farblos bläulich blau ausgewählte pH-Indikatoren, Farben und Umschlagspunkte

Farbwirkung von Indikatoren

Methylorange Thymolphthalein

Titration mehrbasiger Säuren: z.B. H_3PO_4

’Titrationskurve’ geeignete Indikatoren