Seminar zum LA-AGP Vorlage 4

Übersicht Kationen: Wichtige Oxidationsstufen der Übergangsmetalle

Kationen-Trennung: Löslichkeit von Halogeniden, Sulfiden und Hydroxiden

pH-Abhängigkeit der Anionenkonzentrationen: □ Fällung von Hydroxiden: H_2O −−→ OH^– + H^+ (k = 10^{−14}) □ Fällung von Sulfiden: H_2S −−→ HS^– + H^+ −−→ S^{2–} + 2H^+ (k = 10^{−21})

Gr. Nieder- Farbe pK_L pH Fällungs- Gr. Nieder- Farbe pK_L pH Fällungsschlag beginn schlag beginn HCl AgCl weiß AS MnS rosa 15 5.5 HCl Hg_2Cl_2 weiß - FeS schwarz HCl PbCl_2 weiß - Fe_2S_3 85 H_2S CuS schwarz 40 −7.0 Co_2S_3 schwarz 124 H_2S Cu_2S 47 −8.0 AS CoS schwarz 22 2.0 - Ag_2S 49 −9.0 AS NiS schwarz 20 3.0 AS ZnS weiß 22 +2.0 URO TiO_2 weiß H_2S CdS gelb 27 −0.5 URO Cr(OH)_3 grün 30.2 4.6 H_2S HgS schwarz 52 −13.0 URO Fe(OH)_3 rotbraun 37.4 2.2 H_2S SnS braungelb 28 −1.0 URO Al(OH)_3 weiß 32.7 3.8 H_2S SnS_2 gelb H_2S PbS schwarz 29 −1.5 AS: Ammoniumsulfid-Gruppe H_2S As_2S_3 gelb 25 URO: Urotropin-Gruppe H_2S Sb_2S_3 orange 58 H_2S Bi_2S_3 braun 96