Seminar zum LA-AGP Vorlage 1

I. Qualitative Analysen 0. Einleitung, Prinzipien der Anorganischen Analyse

Trennungsgang der Kationen (vgl. Skript S. 19)

1. Vorproben

Alkalimetalle Erdalkalimetalle Li Na K Rb Cs Be Mg Ca Sr Ba Flammenfarbe karminrot gelb violett violett-rot blaßblau - - ziegelrot rot fahlgrün Linienlagen 670 589 768.2 780/795 (850/894) - - 622.0 650-660 524.2 in [nm] 404.4 420 460 - - 553.3 460.7 513.9 Übersicht über die wichtigsten Flammenfärbungen