Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 8

2.3.1. UPS (Fortsetzung) (Oberflächen)-Bandstruktur am Beispiel eines f.c.c.-Gitters (z.B. Ag)

Bestimmung von (Oberflächen)-Bandstrukturen mit ARUPS

EDC-ARUPS-Spektren einer Ag(110)-Oberfläche

⇐ wegen Imuplserhaltung: ⃗k_‖ =

√_{2m}

ℏ^2 Ekin sin θ ⇓

Meßpunkte in der Oberflächenbandstruktur