Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 6

2.3. Valenzelektronenspekroskopie 2.3.1. UPS

Meßtechniken bei der UPS-Spektroskopie

UPS-Spektrum von Diaminobenzol auf einer Si(100)-Oberfläche CIS-Messungen der Cu(111)-Oberfläche

Bandstruktur von Cu

Bandstruktur von Cu mit Meßpunkten aus CIS-Spektren (s.o.)