Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 12

3.2. TEM (Fortsetzung)

Ewald-Konstruktion zur Beschreibung der Beugung

Ewald-Konstruktion: Vergleich zwischen Röntgen- und e^−-Beugung

TEM-Bilder der Blockstruktur von Nb_{4/4}[Nb_{13}W_3O_{44}]