Vorlesung Methoden der Anorganischen Chemie Vorlage I - 3.1

3. NMR-Spektroskopie 3.1. Prinzipien der Methode, Kerne, Meßverfahren

Isotop I Häufig- g /10^7 rad T^{−1}s^{−1} relative rel. Empfindkeit/% Frequenz/MHz lichkeit 1H^1_2 99.985 26.7519 100 1.0 2H 1 0.015 4.1066 14.7 1.5 · 10^{−6} 10B 3 19.6 2.8746 10.7 3.9 · 10^{−3} 11B^3_2 80.4 8.5843 32.1 1.3 · 10^{−1} 13C^1_2 1.11 6.7283 76.2 5.8 · 10^{−7} 14N 1 99.6 1.9338 7.2 1.0 · 10^{−3} 15N^1_2 0.37 -2.712 10.1 3.9 · 10^{−6} 19F^1_2 100.0 25.181 94.1 8.3 · 10^{−1} 27Al^5_2 100.0 6.9760 26.1 2.1 · 10^{−1} 31P^1_2 100.0 10.841 40.5 6.6 · 10^{−2} 73Ge^9_2 7.8 -0.9357 3.5 1.1 · 10^{−4} 197Au^3_2 100 4.2342 16.2 51.4 · 10^{−1}

wichtige NMR-Kerne

Prinzipien der Kernresonanzspektroskopie

FID und NMR-Spektrum (nach FT)

1H-NMR-Spektrum von GeH_4 (8%^{73}Ge mit I =^9_2 )

31P-NMR-Spektrum von PF_2H(^{15}NH_2)_2