WS 03/04 Oberseminar Magnete Vorlage 1

Magnet-Materialien 1. Physikalische Grundlagen Dia- und Paramagnetismus

T-Abhängigkeit der Suszeptibilität χ

Ionen e^−- Grund- μ_s/μ_B Konfig. term ber. exp.

V^{4+} d^{1 2}D 3_2 1.73 1.8 V^{3+} d^{2 3}F_2 2.83 2.8 V^{2+}, Cr^{3+} d^{3 4}F 3_2 3.87 3.8 Mn^{3+}, Cr^{2+} HS-d^{4 5}D_0 4.9 4.9 Mn^{2+}, Fe^{3+} HS-d^{5 6}S 5_2 5.92 5.9 Fe^{2+} HS-d^{6 5}D_4 4.90 5.4 Magnetische Momente von Übergangsmetallionen

Kollektiver Magnetismus: Ferro-, Antiferro- und Ferrimagnetismus

T-Abhängigkeit der Suszeptibilität χ

Hysterese bei Ferro- und Ferrimagnetika