Vorlesung: Intermetallische Phasen Vorlage 2.1

2. Elementare Metalle, Metallischer Zustand 2.1. Physikalische und chemische Eigenschaften (Forts.) Dichten, Schmelz- und Siedepunkte

Energetische Lage der (n-1) d- und der n s-Orbitale

der freien Übergangsmetall-Atome (t)DOS von Ti, Mo und Ag

Schmelzpunkte und Atomradien der Metalle

mechanische Eigenschaften

elastische mechanische Kenngrößen

Elastizitäts- Zugfestig- Bruchmodul E keit σ_F dehnung [kN/mm^2] [N/mm^2] ϵ_B Al 70 75-110 7 Dural 73 420-500 22 α-Fe 218 180-210 50 V2A-Stahl 195 500-750 40 Cu (rein) 100-130 200 40 Cu (kaltgezogen) 126 350 5 Au 81 140 50 Pb 16.1 12 Mg 44.8 116 Ir 530 Si 100 Al_2O_3 379.3 Beton 27-45 1.6-5.2 Ausgewählte Werte mechanischer Eigenschaften Spannungs/Dehnungs-Kurve

magnetische Eigenschaften

Bethe-Slater Kurve