Seminar zum Einführungskurs, WS 07/08 Vorlage 4.3

Koordinationszahlen in/Strukturen von Ionenkristallen (AB-Typen) CN_{Anion} = CN_{Kation} 8 6 4

r_{Kation} r_{Anion} > 0.73 0.73 – 0.41 0.41 –0.22

Kationen-Koordination

Elementarzelle

Strukturtyp CsCl NaCl ZnS (Zinkblende) Beispiele CsCl, CsI LiF, LiCl, NaF, NaCl, KF, KCl, RbF, RbCl, CsF, MgO, CaO, SrO, BaO, CaS, SrS

BeO, MgTe

Downs-Zelle zur Na-Herstellung Struktur von CaCl_2 (fast Rutil-Typ)

Alkali-/Erdalkalimetalle (Eigenschaften, wichtige Verbindungen)

Alkalimetalle Erdalkalimetalle Li Na K Rb/Cs Be Mg Ca Sr Ba Elemente ←− weiße, weiche, sehr luftempfindliche Metalle −→ Darstellung ←− elektrochemisch −→ ←− chemisch −→ ←− elektrochemisch −→ chemisch Oxide Li2O Na2 O Suboxide BeO MgO CaO (Ätzkalk, Na2 O2 ←− MO2 −→ (Magnesia) gebr Kalk) Carbonate Li2CO3 ↓ Na2 CO3 · 10H2 O K2 CO3 CaCO3 (Calcit, (Soda) (Pottasche) Aragonit,Vaterit) Nitrate NaNO3 KNO3 (alle löslich) (Chilesalpeter) (Salpeter) Sulfate Na2 SO4 · 10H2O MgSO4 · 7H2O CaSO4 · 2H2 O (Gips) SrSO4 ↓ BaSO4 ↓ (Glaubersalz) (Bittersalz) CaSO4 · 12 H2O Halogenide ←− alle leicht löslich −→ kov. ←− Fluoride schwerlöslich −→ sonst. Verb. K2 [PtCl6] ↓ MgNH4 (PO4) · 6H2O ↓ Ca5 [PO4]3(OH) BaCrO4 ↓ ←− M[Sb(OH)6] ↓ −→ KClO4 ↓ (Apatit) Spektren violett-rot gelb violett viol.-rosa - - rot rot fahlgrün Linienlagen 780 589 768.2 - - 622.0 650-660 524.2 in [nm] 421.5 404.4 - - 553.3 460.7 513.9