AC: Ausgewählte Kapitel SS 2000 Vorlage 3.2.

Übergangsmetall-Cluster (Forts.) M_6-Cluster

M_6X_8-Baueinheit M_6X_{12}-Baueinheit Mo_6Cl_{12} (Schicht) Nb_6F_{15} Verbindungen Struktur X/M e�/Cluster W_6X_{18} (X=Cl,Br) [M_6X_{12}]X_6 3 18 (KO) Nb_6F_{15}, Nb_6X_{15} (X=Cl,Br) [M_6X_{12}]X_{6=2} 2.5 15 (KO) Zr_6Cl_{15} 2.5 15 (KO) Nb_6Cl_{14}, Ta_6X_{14} (X=Cl,Br) [M_6X_{12}]X_{4=2} 2.333 16 (KO) Mo_6X_{12} (X=Cl,Br,I), W_6X_{12} (X=Br,I) [M_6X_8]X_2X_{4=2} 2 24 (W) Nb_6I_{11} [M_6X_8]X_{6=2} 1.8333 19 (W) Mo_6Br_6S_3 1.5 24 (W) Mo_6S_8, Chevrell-Ph. 1.333 24 (W) ZrCl 1 (W)

Mg_3Nb_6O_{11} Chevrell-Phasen NbO NbO

M_x-Cluster (x¿6)

Os_6(CO)_{18}

Os_7(CO)_{21}

[Os_{10}C(CO)_{40}H_2]

[Os_{20}(CO)_{40}]^2�