WS 05/06 Angewandte Festkörperchemie Vorlage 3.1

3. Feste Ionenleiter

Ionische Leitfähigkeiten v. Festelektrolyten

AgI

RbAg_4I_5 Zirkonia: Struktur, Phasenbeziehungen, Anwendungen

Phasendiagramm CaO – ZrO_2 Anwendungen