WS 05/06 Angewandte Festkörperchemie Vorlage 2.2

2.3. Supraleiter 2.3.1. Allgemeines

SL von Hg (1913) Supraleiter 1. und 2. Art

Low-T_c-SL High-T_c-SL Verbindung T_c[K] Verbindung T_c [K] Hg 4.15 YBa_2Cu_3O_{7−x} 93 Nb 9.5 YBa_2Cu_4O_{8+x} 80 NbN 16.0 Bi_{2+x}(Sr, Ca)_3Cu_3O_{7−x} 110 Pb[Mo_6S_8] 14.4 Tl_2Ba_2Ca_2Cu_2O_{10} 125 K_3C_{60} 18.0 HgBa_2Ca_2Cu_3O_8 130 Nb_3Sn 18.05 Nb_3Ge 23.2 La_{1.8}Sr_{0.2}CuO_4 30 MgB_2 39 Sprungtemperaturen verschiedener Supraleiter

2.3.2. Low-T_c-Materialien

Supraleitende Elemente

Chevrell-Phase Pb[Mo_6S_8] K_3C_{60}